Ustaw poziom bezpieczeństwa. Znaczniki PHP (oraz wewnętrzny kod PHP) zostaną usunięte z artykułów których właściciel (twórca) należy do grupy niższej niż obecna. Jeśli ogólny poziom bezpieczeństwa jest wyższy, będzie brał górę nad tymi ustawieniami.